Institut für Informatik und Praktische Mathematik Kiel, 30.10.99 der Universität Kiel

Übungen zu Informatik I WS 1999/00

Serie 0

1 Einführung in UNIX

Allgemein

• man command — Anzeigen einer Manual-Page zu command • lpr filename — Ausdrucken der Datei filename • lpq — Anzeigen der aktuellen Drucker-Warteschlange • lprm jobid — Entfernen eines Druckauftrages aus der Drucker-Warteschlange • echo arg_1 . . . arg_n — Ausgeben der strings arg_1 . . . arg_n • cat filename — Ausgeben der Datei filename • grep pattern files — Suchen nach dem Muster pattern in den files • diff file file — Vergleich zweier Textdateien • du — Ausgabe des Speicherbedarfs von Dateien

Information über Prozesse und Benutzer im System

• users — eingeloggte Benutzer auf dem Rechner • rusers — eingeloggte Benutzer auf allen Rechnern • id — persönliche Benutzerinformationen • who — Anzeigen aller aktiven Shells • w — wie who, jedoch zusätzlich Anzeige der laufenden Programme • w user — wie w, jedoch eingeschränkt auf den Benutzer user • ps — Anzeigen aller eigenen Shells zugeordneten Prozesse • ps -x — Anzeigen aller eigenen Prozesse • ps -aux — Anzeigen aller Prozesse mit jeweiligem Besizter

Arbeiten mit Prozessen

• command — Starten eines Benutzerprogramms command • command arg_1 . . . arg_n — Starten eines Benutzerprogramms mit Parametern arg_i • ^C — Beenden eines Programms

• ^Z — Stoppen eines Programms • command & — Starten eines Benutzerprogramms im Hintergrund • fg, bg — gestoppte Programme weiterlaufen, bzw. in Hintergrund weiterlaufen lassen • jobs — Anzeige aller im Hintergrund laufenden Programme einer Shell • fg job — Hintergrundprozeß im Vordergrund laufen lassen • kill pid . . . — Beenden eines Prozesses pid • kill -STOP pid . . . — Stoppen eines Prozesses pid

Das Unix-Filesystem

• cd directory — Wechseln in das Verzeichnis directory • cp srcfile destfile — Kopieren des srcfile nach destfile • mv oldname newname — Umbenennen von oldname nach newname • mkdir directory — Anlegen des Verzeichnisses directory • rmdir directory — Löschen des Verzeichnisses directory • pwd — Anzeigen des aktuellen Verzeichnisses • ls — Anzeigen des Inhaltes des aktuellen Verzeichnisses • ls directory — Anzeigen eines Verzeichnisses directory • ls -l — Anzeigen eines Verzeichnisses im Langformat • chmod mods file . . . — Verändern der Rechte einer Datei/des Verzeichnisses file; mods ist entweder eine Oktalkodierung (s. ls -l) oder von der Form ugo±rwx • ln -s file — Einrichten eines Links (auch für Verzeichnisse)

Aufgaben

1. Erzeugen Sie in Ihrem Home-Verzeichnis folgende Verzeichnisstruktur:

~inf10..

__________________/ \__________________ / / \ \ bin kir c tmp _/ \_ _/ \_ / \ / \ ed pp examples misc

2. (a) Erzeugen Sie mittels touch zehn leere Dateien mit den Namen dummy0 bis dummy9 in Ihrem tmp-Verzeichnis.

(b) Benennen Sie anschließend diese Dateien mit Hilfe des C-Shell-Kommandos foreach in dummy0_neu bis dummy9_neu um.

(c) Ändern Sie die Zugriffsrechte einiger dieser Dateien bzw. des tmp-Verzeichnisses, und untersuchen Sie die Auswirkungen auf die Funktionalität von rm.

3. (a) Lassen Sie sich alle (Unter-) Verzeichnisse und Dateien ihres Home-Verzeichnisses mit Hilfe eines einzigen Befehles ausgeben und lenken Sie diese Ausgabe in eine Datei all.home um.

(b) Filtern sie mit Hilfe von grep alle Verzeichnisnamen (Pfadnamen) aus dieser Datei und schreiben das Ergebnis in eine Datei paths.home.

(c) Erstellen Sie aus der Datei paths.home eine neue Datei paths2.home, indem Sie mit einem Editor Ihrer Wahl alle Vorkommen des Zeichens ’/’ durch das Zeichen ’\’ ersetzen.

(d) Kombinieren Sie die Kommandos aus (3a) und (3b) in der Art, daß sofort nur die Pfadnamen auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

(e) Vergleichen Sie mit Hilfe von diff den Inhalt der Dateien paths.home bzw. paths2.home mit der Ausgabe von (3d) — und zwar ohne diese vorher in eine Datei zu schreiben!

4. Schauen Sie mit Hilfe des Kommandos quota nach, wieviel Speicherplatz Sie noch zur Verfügung haben.

5. Finden Sie mit Hilfe von du heraus, wieviel Speicherplatz (in KB) die Inhalte der einzelnen Unterverzeichnisse ihres Home-Verzeichnisses verbrauchen.

6. Ändern Sie Ihr Passwort.

7. Räumen Sie Ihr Home-Verzeichnis wieder auf ;-))